-90 -30 30 90 DECLINATION (deg) 500

1000

1500

2000

2500

ATMOSPHERIC DEPTH (g/cm2)

Woomera

Tibet

Utah Mauna Loa

Observable declination band for various sites

-90 -30 30 90 DECLINATION (deg) 500

1000

1500

2000

2500

ATMOSPHERIC DEPTH (g/cm2)

0 m

4300 m

1600 m 3400 m

Observable declination band at dec=20deg for various altitudes